random_r 117 812 588

_int_malloc 123 527 211 random 183 872 876

117 812 588

malloc 226 086 343

123 527 211 work__addtest__ARCH__testbench... 133 171 867 ieee__numeric_std__OPPlO1 759 203 804

ieee__numeric_std__resizeO2 100 272 698

100 272 698

ieee__numeric_std__to_01O1 182 961 146

182 961 146

ieee__numeric_std__add_unsigne...

400 328 986

400 328 986 work__addtest__ARCH__testbench...

1 885 052 803

183 872 876 133 171 867 759 203 804

__ghdl_signal_simple_assign_e8 687 562 934

687 562 934

__gnat_malloc 244 730 145

244 730 145

grt__signals__ghdl_signal_star...

312 319 886

312 319 886

226 086 343 grt__processes__simulation_cyc...

1 884 984 827

grt__processes__run_processes 1 885 025 445

1 884 984 827

1 885 025 445