\documentclass{htbfoils}
%
%
%htbfoils = zechfoils mit 20pt voreingestellter Schriftgroesse
%

\geometry{headsep=-1ex,hscale=0.9}   % fuer die Quer-Groesse

\usepackage{longtable}
\usepackage{psfrag}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{pp4link,hyperref} % fuer Querverweise und Spruenge
%

\parindent0pt
\voffset2ex
\hoffset3ex
\addtolength{\textwidth}{-5ex}
\addtolength{\textheight}{-3ex}

%
%
% Seitenlayout
%
\MyLogo{} % verhindert die Ausgabe >>mit FoilTEX erstellt<<



% Farbdefinitionen für den Hintergrund
%
\definecolor{bg1}	 {cmyk}{0.0,0.1,0.2,0} % (hell)
\definecolor{bg2}	 {cmyk}{0.1,0.0,0.4,0} % (dunkel)





% =========== =========== =========== =========== =========== =========== 
% =========== =========== =========== =========== =========== =========== 
% =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

\begin{document}



\vpagecolor[bg1]{bg2} 


% ---------- ---------- ---------- ----------
%
\foilhead{Risikomessung über VaR}
\hypertarget{first.2}{}\hypertarget{page.2}{} 
\hypertarget{firstRisiko}{}
\hypersetup{pdfpagetransition=Replace}
%
% ohne PAUSE-Befehle wird die Seite so angezeigt, wie ich es möchte, allerdings
% würde mir Dynamik nicht schlecht gefallen, erst die linke Spalte,
% dann die beiden Pfeile und der mittlere Kasten, dann der nächste Pfeil
% und der zugehörige Rahmen
%
% auf dieser Seite hatte ich massiv Probleme mit dem \pause-Befehl
% es wurde dann von hinten angefangen mit aufblenden und die Pfeile saßen
% an falschen Stellen, aus dem Grunde hier besser ohne Dynamik arbeiten
% htb -- 03.04.2002

{\begin{textblock}{280}(10,60)
\fbox{\begin{minipage}{6.6cm}
	Historische Zeitreihen von Risikofaktoren
	\end{minipage}
}
\end{textblock}
\begin{textblock}{280}(10,120)
\fbox{\begin{minipage}{6.6cm}
	Zusammensetzung der Portfolios
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
}%
% ----- ----- ----- ----- ----- -----
%
\begin{textblock}{280}(65,49)
\includegraphics[width=4cm,angle=230]{/u/stochastik/office/eberlein/Grafiken/Pfeil.pdf}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- -----
\begin{textblock}{280}(65,89)
\includegraphics[width=4cm,angle=310]{/u/stochastik/office/eberlein/Grafiken/Pfeil.pdf}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
\begin{textblock}{280}(110,85)
\fbox{\begin{minipage}{5cm}
	Mathematisch-statistisches Modell
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
{
\begin{textblock}{280}(159,80)
\includegraphics[width=3.9cm,angle=-90]{/u/stochastik/office/eberlein/Grafiken/Pfeil.pdf}
\end{textblock}
%
\begin{textblock}{280}(200,92)
\fbox{\begin{minipage}{4cm}
	Value at Risk
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
}


% ---------- ---------- ---------- ----------
%
\foilhead{Risikomessung über VaR}
\hypertarget{first.5}{}\hypertarget{page.5}{} 
\hypertarget{firstRisikomessung}{}
%
%
% mit dem \pause-Befehl wird von hinten angefangen mit aufblenden 
% und die Pfeile saßen (teilweise) an falschen Stellen, wieso ist mir nicht klar
% htb -- 03.04.2002

{\begin{textblock}{280}(10,60)
\fbox{\begin{minipage}{6.6cm}
	Historische Zeitreihen von Risikofaktoren
	\end{minipage}
}
\end{textblock}
\begin{textblock}{280}(10,120)
\fbox{\begin{minipage}{6.6cm}
	Zusammensetzung der Portfolios
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
}%
% ----- ----- ----- ----- ----- -----
%
\begin{textblock}{280}(65,49)
\pause% <============================================== pause ===% 
\includegraphics[width=4cm,angle=230]{Pfeil.pdf}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- -----
\begin{textblock}{280}(65,89)
\pause% <============================================== pause ===% 
\includegraphics[width=4cm,angle=310]{Pfeil.pdf}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
\begin{textblock}{280}(110,85)
\fbox{\begin{minipage}{5cm}
	Mathematisch-statistisches Modell
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
{
\begin{textblock}{280}(159,80)
\pause% <============================================== pause ===% 
\includegraphics[width=3.9cm,angle=-90]{Pfeil.pdf}
\end{textblock}
%
\begin{textblock}{280}(200,92)
\pause% <============================================== pause ===%
\fbox{\begin{minipage}{4cm}
	Value at Risk
	\end{minipage}
	}
\end{textblock}
}


\end{document}

